Copyright: Copyright © 1998 Intel Corporation
Citation: Copyright © 1998 Intel Corporation, All Rights Reserved


Comment l’utilitaire fonctionne t-il

L’utilitaire CPUID d’Intel pour Windows* recherche dans votre processeur une séquence d’instructions précise imbriquée dans le processeur. La séquence d’instructions est présente dans les processeurs introduits après le processeur Intel486™. Elle est également présente dans certaines versions des processeurs Intel 386™ et 486™.  Cette séquence d’instructions est “lue” par l’utilitaire et les données de sortie sont traduites par l’utilitaire en termes compréhensibles.

Dès que vous avez téléchargé l’utilitaire sur votre disque dur ou sur une disquette, vous pouvez exécuter l’utilitaire simplement en cliquant sur le fichier “EXE”.  Ce fichier exécutera l’utilitaire; les renseignements ainsi détectés à propos de votre processeur s’afficheront dans 8 champs distincts.

Précédent      Sommaire       Suivant


Renseignements fournis par l’utiltaire
Renseignements fournis par l’utilitaire

L’utilitaire CPUID d’Intel pour Windows* fournit les champs suivants afin de vous aider à identifier votre microprocesseur d’Intel.

La marque “GenuineIntel”

Ce champ affichera “Genuine Intel” dans le cas où l’utilitaire détecte le texte ASCII “GenuineIntel” imbriqué dans la signature CPUID du processeur contenu dans votre système. Cela confirme que votre sysème comporte un microprocesseur Intel. Si l’utilitaire ne détecte pas la texte, l’un des deux messages s’affichera en fonction des autres renseignements fournis par la séquence du CPUID.

Note #1: L’utilitaire CPUID pour Windows a été conçu pour identifier les microprocesseurs authentiques d’Intel.

Note#2: En ce qui concerne la famille de processeurs Intel 386DX™ et  les premières versions du processeur Intel 486DX™, la séquence d’instructions CPUID exécutée sur le processeur ne comporte pas d’informations sur le fabriquant. La liste inclue les processeurs suivants:

            Tous les processeurs Intel 386™

            Certains processeurs Intel DX2™

            Certains processeurs Intel 486™ DX

            Certains processeurs Intel 486™ SX

Veuillez suivre les instructions fournies dans le message détaillé “Genuine Intel”.

Description du processeur

Ce champ fourni le nom du microprocesseur, ou la “désignation marketing” pour le processeur authentique d’Intel contenu dans votre système (par exemple un processeur Pentium® d’Intel).  Veuillez noter que si l’utilitaire est incapable de détecter la séquence de texte ASCII “genuine Intel”, il n’affichera aucune valeur dans ce champ. Veuillez suivre les instructions contenues dans le message “détails”.

Type

Ce champ décrit le type du processeur Authentique d’Intel contenu dans votre système (par exemple upgrade tel qu’un processeur Overdrive® d’Intel). Le type du processeur indique si le processeur est un processeur simple, bi-processeur ou un processeur Overdrive® d’Intel.

Famille

Ce champ décrit le numéro de la famille du processeur authentique d’Intel contenu dans votre système (par  exemple la famille 5 existant à l’époque de cette documentation inclue le processeur Pentium® et le processeur Pentium® avec technologie MMX). Ce renseignement peut être utile pour un particulier, validant les informations contenues dans le “Guide de Référence” disponibles pour la famille spécifique de votre processeur.

Modèle

Ce champ indique le numéro de modèle du processeur “GenuineIntel” contenu dans votre système (ex. Modèle 4).  A l’instar du numéro de famille, le numéro du modèle est utilisé afin de déterminer le processeur spécifique de la famille de processeurs contenu dans votre ordinateur.

Stepping

Ce champ indique qu’une révision a été effectuée sur le processeur. Dans la plupart des cas, un nouveau  processeur sort avec un stepping “A” bien que ce ne soit pas toujours le cas. Par la suite, à mesure que les révisions et changements sont effectués, ces derniers sont incorporés dans les plus récents steppings du processeur. L’utilisation de steppings uniques facilite le control de tout changement opéré et permet également aux particuliers d’identifier plus spécialement quelle est la version du processeur contenu dans leur système.

Renseignements détaillés

Ce champ fournit plus en détails les renseignements contenus dans chaque champ.  Pour accéder aux renseignements détaillés, veuillez  appuyer sur le bouton “Détails” adjacent à chaque champ.

Renseignements sur la mémoire Cache

Si votre système contient un processeur Pentium® Pro ou un processeur Pentium® II, ce champ affiche les renseignements concernant la quantité de mémoire Cache de niveau 1 et niveau 2 présente. Ces renseignements se trouvent juste sous le champ “Renseignements détaillés” et s’affichent après exécution de l’utilitaire. Si votre système renferme un processeur autre que le processeur Pentium® Pro ou Pentium® II, ce champ ne s’affichera pas.

Bouton “Détails”

Après exécution de l’utilitaire pour Windows* CPUID d’Intel, vous pouvez cliquer si vous le désirez sur sur n’importe quel bouton “Détails” adjacent à un champ afin d’obtenir de plus amples renseignements sur votre processeur.   Si vous appuyez sur le bouton “Détails”, des renseignements supplémentaires s’afficheront dans le champ”Renseignements détaillés”.

Précédent      Sommaire       Suivant


Sections spéciales: support multiprocesseur et multilingue

Capacité de multiprocesseur:

L’utilitaire d’Intel  CPUID pour Windows* est capable de lire la signature du CPUID dans des systèmes multiprocesseurs (2 ou plus) dont le système d’exploitation est Windows* NT de Microsoft. Si vous possédez un système multiprocesseurs tournant sous Windows* NT de Microsoft, l’index “Multiprocesseurs” situé au niveau de la barre de menu mettra en surbrillance tous les processeurs pouvant faire l’objet d’une recherche sur la séquence d’instruction du CPUID.

Pour passer d’un processeur à l’autre, sélectioonez “Multiprocesseurs” dans la barre de menu, puis sélectionner le processeur sur lequel vous désirez effectuer une recherche (par exemple sélectionnez Processeur#2 afin d’exécuter l’utilitaire sur le processeur#2).

Note: Si vous executez Windows* 95, il ne vous sera possible d'opérer une recherche que sur le processeur #1 même dans le cas où il s'agit d'un système multiprocesseur étant donné que Window* 95 est un système d'exploitation conçu pour l'usage d'un processeur unique.

Si vous possédez un système uniprocesseur (1 processeur), l’utilitaire CPUID d’Intel pour       Windows détectera automatiquement votre processeur unique. Tous les autres numéros de processeur situés sous la marque “Multiprocesseur” seront surlignés en gris et seront inopérables.

Capacité Multilingue

L’utilitaire CPUID d’Intel supporte les langues étrangères suivantes:anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol.  Pour passer à une langue différente, veuillez sélectionner la langue désirée dans la barre principale de menu.

Précédent      Sommaire       Suivant


Sommaire

Fonctionnalité de cet utilitaire:

Comment l’utilitaire fonctionne t-il

Renseignements fournis par l’utiltaire

Sections spéciales: support multiprocesseur et multilingue

Usage de l’utilitaire CPUID pour Windows*


Usage de cet utilitaire
Fonctionnalité de cet utilitaire:

L’utilitaire CPUID d’Intel pour Windows* permet aux utilisateurs de Windows 95 ou de Windows NT d’identifier le type de microprocesseur Intel contenu dans leur système.  Cet utilitaire n’a pas été conçu pour identifier des microprocesseurs fabriqués par des sociétés autres qu’Intel.

Sommaire       Suivant


Usage de l’utilitaire CPUID pour Windows*

L’utilitaire CPUID pour Windows* est un outil fourni par Intel Corporation qui s’adresse aux particuliers afin de leur permetre d’identifier le microprocesseur Intel contenu dans dans leur système.

L’utilitaire CPUID pour Windows* a uniquement été conçu pour être exécuté sur des systèmes à base de microprocesseur Intel. Si cet utilitaire est exécuté dans un système contenant un microprocesseur autre qu’Intel, les résultats obtenus peuvent être inexacts sans toutefois endommager l’ordinateur.

Précédent      Sommaire